Dateivorgaben Hochformat DIN A7
Endformat des fertigen Produkts: 74 x 105 mm
Unbeschnittenes Format: 78 x 109 mm

Endformat Höhe 105 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Format inkl. Beschnitt Höhe 109 mm

Endformat Breite 74 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 78 mm