Dateivorgaben Querformat DIN A7
Endformat des fertigen Produkts: 105 x 74 mm
Unbeschnittenes Format: 109 x 78 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 105 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 109 mm

Endformat Höhe 74 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 78 mm