Endformat Höhe 55 mm

Dateiformat Höhe 59 mm

4 (Rückseite)

1 (Vorderseite)

geschlossenes Endformat  Breite 85 mm

offenes Endformat Breite 170 mm

Dateiformat Breite 174 mm

2

3