Endformat Höhe 105 mm

Dateiformat Höhe 109 mm

Dateivorgaben Flyer Quadrat Q6
Endformat: 105 x 105 mm
Dateiformat: 109 x 109 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 105 mm

Dateiformat Breite 109 mm

www.printoo.de