Dateivorgaben DIN Lang
Wickelfalz 8-seitig
Endformat: 415 x 210 mm
Dateiformat: 419 x 214 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Höhe 210 mm

Seite 6
102 mm

Seite 7
103 mm

Seite 8 (Rückseite)
105 mm

1 (Vorderseite)
105 mm

Endformat Breite 415 mm

geschlossenes Endformat Breite 105 mm

Dateiformat Höhe 214 mm

www.printoo.de

Dateiformat Breite 419 mm

Seite 2
105 mm

Seite 3
105 mm

Seite 4
103 mm

Seite 5
102 mm