Endformat Höhe 52 mm

Dateivorgaben Querformat DIN A8
Endformat des fertigen Produkts: 74 x 52 mm
Unbeschnittenes Format: 78 x 56 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 74 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 78 mm

www.printoo.de

Format inkl. Beschnitt Höhe 56 mm