Dateivorgaben CD-Box - offen (123 x 123 mm)
Endformat: 246 x 163 mm
Dateiformat: 250 x 167 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Stanzform