Dateivorgaben 140mm x 297mm
Wickelfalz
Endformat: 418 x 297 mm
Dateiformat: 422 x 301 mm

Seite 5
138 mm

Endformat Höhe 297 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Seite 6 (Rückseite)
140 mm

Seite 1 (Vorderseite)
140 mm

geschlossenes Endformat Breite 140 mm

Endformat Breite 418 mm

Dateiformat Höhe 301 mm

www.printoo.de

Dateiformat Breite 422 mm

Seite 2
140 mm

Seite 3
140 mm

Seite 4
138 mm