Dateivorgaben 105mm x 297mm
Wickelfalz
Endformat: 313 x 297 mm
Dateiformat: 317 x 301 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Endformat Höhe 297 mm

Dateiformat Höhe 301 mm

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Seite 5
103 mm

Seite 6 (Rückseite)
105 mm

Seite 1 (Vorderseite)
105mm

geschlossenes Endformat Breite 105 mm

Endformat Breite 313 mm

Dateiformat Breite 317 mm

www.printoo.de

Seite 2
105 mm

Seite 3
105 mm

Seite 4
103 mm