Dateivorgaben CD-Box - geschlossen, geklebt (122 x 122 mm)
Endformat: 251 x 156 mm
Dateiformat: 255 x 160 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Stanzform