Dateivorgaben Nr. 1 Flyer, gestanzt
Endformat: 97 x 208 mm
Dateiformat: 101 x 212 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Stanzform