Dateivorgaben 4-Seiter DIN A7
Endformat des geschlossenen Produkts: 74 x 105 mm
Endformat geöffnet: 148 x 105 mm
Unbeschnittenes Format: 152 x 109 mm

Endformat Höhe 105 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 109 mm

4 (Rückseite)

1 (Vorderseite)

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Nutung

Stanzung

geschlossenes Endformat Breite 74 mm

offenes Endformat Breite 148 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 152 mm

2

3