Dateivorgaben
Aufsteller Weihnachtsbaum - Blatt 1
Endformat: 140 x 170 mm
Dateiformat: 144 x 174 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Stanzform

Dateivorgaben
Aufsteller Weihnachtsbaum - Blatt 2
Endformat: 140 x 170 mm
Dateiformat: 144 x 174 mm