Dateivorgaben
Doktor- oder Bachelorarbeit DIN A4 - 2seitig
Endformat: 210 x 297 mm
Dateiformat: 214 x 301 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 210 mm

Dateiformat Breite 214 mm

www.printoo.de

Endformat Höhe 297 mm

Dateiformat Höhe 301 mm