Endformat Höhe 210 mm

Dateiformat Höhe 214 mm

Dateivorgaben Hochformat DIN Lang 10 x 21 cm
Endformat: 100 x 210 mm
Dateiformat: 104 x 214 mm

Dateivorgaben Hochformat DIN Lang 100 mm
Endformat: 100 x 210 mm
Dateiformat: 104 x 214 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 100 mm

Dateiformat Breite 104 mm

www.printoo.de