Endformat Höhe 420 mm

Dateiformat Höhe 424 mm

Dateivorgaben Hochformat DIN A3
Endformat: 297 x 420 mm
Dateiformat: 301 x 424 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 297 mm

Dateiformat Breite 301 mm

www.printoo.de