Endformat Höhe 74 mm

Dateivorgaben 4-Seiter DIN A7
Endformat des geschlossenen Produkts: 105 x 74 mm
Endformat geöffnet: 210 x 74 mm
Unbeschnittenes Format: 214 x 78 mm

4 (Rückseite)

1 (Vorderseite)

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Nutung

geschlossenes Endformat Breite 105 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 78 mm

Stanzung

offenes Endformat Breite 210 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 214 mm