Dateivorgaben KeyCard Holder mit Tasche
Endformat des geschlossenen Produkts: 70 x 100 mm
Endformat geöffnet: 205 x 116 mm
Unbeschnittenes Format: 209 x 120 mm

4 (Rückseite)

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Nutung

Endformat Höhe 100 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 120 mm

1 (Vorderseite)

Stanzung

geschlossenes Endformat Breite 70 mm

geschlossenes Endformat Breite 205 mm

geschlossenes Endformat Breite 209 mm

2

3