Dateivorgaben 6-Seiter DIN A7
Wickelfalz
Endformat des geschlossenen Produkts: 74 x 105 mm
Endformat geöffnet: 220 x 105 mm
Unbeschnittenes Format: 224 x 109 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Falzung

Seite 5
72 mm

6 (Rückseite)
74 mm

Endformat Höhe 105 mm

1 (Vorderseite)
74 mm

geschlossenes Endformat Breite 74 mm

offenes Endformat Breite 220 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 109 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 224 mm

Seite 2
74 mm

Seite 3
74 mm

Seite 4
72 mm