Endformat Höhe 74 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 78 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Dateivorgaben 6-Seiter DIN A7 Querformat Wickelfalz
Endformat des geschlossenen Produkts: 105 x 74 mm
Endformat geöffnet: 313 x 74 mm
Unbeschnittenes Format: 317 x 78 mm

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Falzung

Seite 5
103 mm

Seite 6 (Rückseite)
105 mm

Seite 1 (Vorderseite)
105 mm

geschlossenes Endformat Breite 105 mm

offenes Endformat Breite 313 mm

www.printoo.de

Format inkl. Beschnitt Breite 317 mm

Seite 2
105 mm

Seite 3
105 mm

Seite 4
103 mm