Dateivorgaben DIN Lang
Parallelfalz 8-seitig
Endformat: 420 x 210 mm
Dateiformat: 424 x 214 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Höhe 210 mm

Seite 6
105 mm

Seite 7
105 mm

Seite 8 (Rückseite)
105 mm

1 (Vorderseite)
105 mm

geschlossenes Endformat Breite 105 mm

Endformat Breite 420 mm

Dateiformat Höhe 214 mm

www.printoo.de

Dateiformat Breite 424 mm

Seite 2
105 mm

Seite 3
105 mm

Seite 4
105 mm

Seite 5
105 mm