Dateivorgaben 8-Seiter DIN A7
Parallelfalz
Endformat des geschlossenen Produkts: 74 x 105 mm
Endformat geöffnet: 296 x 105 mm
Unbeschnittenes Format: 300 x 109 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Falzung

Seite 6
74 mm

Seite 7
74 mm

Seite 8 (Rückseite)
74 mm

Endformat Höhe 105 mm

Seite 1 (Vorderseite)
74 mm

geschlossenes Endformat Breite 74 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 109 mm

offenes Endformat Breite 296 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 300 mm

Seite 2
74 mm

Seite 3
74 mm

Seite 4
74 mm

Seite 5
74 mm