Dateivorgaben DIN Lang
Fensterfalz 6-seitig
Endformat: 419 x 210 mm
Dateiformat: 423 x 214 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Höhe 210 mm

1 (Klapper)
104,5 mm

Außenseite
210 mm

2 (Klapper)
104,5 mm

geschlossenes Endformat Breite 210 mm

Endformat Breite 419 mm

Dateiformat Höhe 214 mm

www.printoo.de

Dateiformat Breite 423 mm

2 (Klapper)
106 mm

1 (Innenseite)
210 mm

1 (Klapper)
106 mm