Dateivorgaben DIN Lang
Altarfalz 8-seitig
Endformat: 416 x 210 mm
Dateiformat: 420 x 214 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Höhe 210 mm

Seite 3
103 mm

Seite 8 (Rückseite)
105 mm

Seite 1 (Vorderseite)
105 mm

Seite 2
103 mm

geschlossenes Endformat Breite 105 mm

Endformat Breite 416 mm

Dateiformat Höhe 214 mm

www.printoo.de

Dateiformat Breite 420 mm

Seite 4
103 mm

Seite 5
105 mm

Seite 6
105 mm

Seite 7
103 mm