Dateivorgaben DIN A7 Kreuzbruchfalz Hoch
Endformat des geschlossenen Produkts: 74 x 105 mm
Endformat geöffnet: 148 x 210 mm
Unbeschnittenes Format: 152 x 214 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Höhe 210 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 214 mm

Falzung

Seite 3

Seite 2

geschlossenes Endformat Höhe 105 mm

Seite 8 (Rückseite)

Seite 1 (Vorderseite)

geschlossenes Endformat Breite 74 mm

offenes Endformat Breite 148 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 152 mm

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Seite 7