Dateivorgaben DIN lang Kreuzbruchfalz Hoch
Endformat des geschlossenen Produkts: 105 x 210 mm
Endformat geöffnet: 210 x 420 mm
Unbeschnittenes Format: 214 x 424 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Falzung

Endformat Höhe 420 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 424 mm

Seite 3

Seite 2

geschlossenes Endformat Höhe 210 mm

Seite 8 (Rückseite)

Seite 1 (Vorderseite)

geschlossenes Endformat Breite 105 mm

offenes Endformat Breite 210 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 214 mm

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Seite 7