Dateivorgaben 4-Seiter DIN A4
Endformat des geschlossenen Produkts: 210 x 297 mm
Endformat geöffnet: 420 x 297 mm
Unbeschnittenes Format: 424 x 301 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Falzung

Endformat Höhe 297 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 301 mm

4 (Rückseite)

1 (Vorderseite)

geschlossenes Endformat Breite 210 mm

www.printoo.de

offenes Endformat Breite 420 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 424 mm

Seite 3

Seite 4