Dateivorgaben 6-Seiter DIN A5
Endformat des geschlossenen Produkts: 148 x 210 mm
Endformat geöffnet: 442 x 210 mm
Unbeschnittenes Format: 446 x 214 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Falzung

Seite 5
146 mm

6 (Rückseite)
148 mm

Endformat Höhe 210 mm

1 (Vorderseite)
148 mm

geschlossenes Endformat Breite 148 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 214 mm

www.printoo.de

offenes Endformat Breite 442 mm

Format inkl. Beschnitt Breite 446 mm

Seite 2
148 mm

Seite 3
148 mm

Seite 4
146 mm