Endformat Höhe 297 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 301 mm

Dateivorgaben 6-Seiter DIN A4 Wickelfalz
Endformat des geschlossenen Produkts: 210 x 297 mm
Endformat geöffnet: 628 x 297 mm
Unbeschnittenes Format: 632 x 301 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Falzung

6 (Rückseite)
210 mm

1 (Vorderseite)
210 mm

Seite 5
208 mm

geschlossenes Endformat Breite 210 mm

offenes Endformat Breite 628 mm

www.printoo.de

Format inkl. Beschnitt Breite 632 mm

Seite 2
210 mm

Seite 3
210 mm

Seite 4
208 mm