Dateivorgaben 6-Seiter DIN A6
Endformat des geschlossenen Produkts: 105 x 148 mm
Endformat geöffnet: 315 x 148 mm
Unbeschnittenes Format: 319 x 152 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Endformat Höhe 148 mm

Format inkl. Beschnitt Höhe 152 mm

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Falzung

Seite 5 (Rückseite)
105 mm

Seite 6
105 mm

Seite 1 (Vorderseite)
105 mm

geschlossenes Endformat Breite 105 mm

offenes Endformat Breite 315 mm

www.printoo.de

Format inkl. Beschnitt Breite 319 mm

Seite 2
105 mm

Seite 3
105 mm

Seite 4
105 mm