Dateivorgaben Querformat DIN A5 Small
Endformat: 297 x 105 mm
Dateiformat: 301 x 109 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

www.printoo.de

Endformat Breite 297 mm

Dateiformat Breite 301 mm

Endformat Höhe 105 mm

Dateiformat Höhe 109 mm