Tischaufsteller Zylinder
geschlossenes Endformat: ca. 76 mm Ø x 200 mm
offenes Endformat: 277 x 200 mm
Dateiformat: 297 x 210 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Stanzform