Dateivorgaben Kalender
Hochformat DIN A3
Endformat: 297 x 420 mm
Dateiformat: 301 x 424 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten Oben: 17 mm für die Spiralbindung

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

www.printoo.de

Endformat Breite 297 mm

Dateiformat Breite 301 mm

Endformat Höhe 420 mm

Dateiformat Höhe 424 mm