Dateivorgaben Kalender
Hochformat DIN A2
Endformat: 420 x 594 mm
Dateiformat: 424 x 598 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten Oben: 17 mm für die Spiralbindung

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

www.printoo.de

Endformat Breite 420 mm

Dateiformat Breite 424 mm

Endformat Höhe 594 mm

Dateiformat Höhe 598 mm