Dateivorgaben Spiegelanhänger
Endformat: 98 x 269 mm
Dateiformat: 102 x 273 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Stanzform