Endformat Höhe 594 mm

Dateiformat Höhe 598 mm

Dateivorgaben Hochformat DIN A2
Endformat: 420 x 594 mm
Dateiformat: 424 x 598 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 420 mm

Dateiformat Breite 424 mm

www.printoo.de