Dateiformat Höhe 851 mm

Dateivorgaben
Hohlkammerplakat DIN A1
Endformat: 594 x 841 mm
Dateiformat: 604 x 851 mm

Beschnittzugabe – 5 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 5 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Optionale Bohrungen zur Befestigung
an Laternenmasten etc.

Endformat Höhe 841 mm

Endformat Breite 594 mm

Dateiformat Breite 604 mm

www.printoo.de