Dateivorgaben Querformat DIN A3
Endformat: 420 x 297 mm
Dateiformat: 424 x 301 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Endformat Höhe 297 mm

Dateiformat Höhe 301 mm

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 420 mm

Dateiformat Breite 424 mm

www.printoo.de