Endformat Höhe 74 mm

Dateiformat Höhe 78 mm

Dateivorgaben
Hochformat DIN A8
Endformat: 52 x 74 mm
Dateiformat: 56 x 78 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 52 mm

Dateiformat Breite 56 mm

www.printoo.de