Endformat Höhe 103 mm

Dateiformat Höhe 107 mm

Dateivorgaben Flyer 1/2 A4 - Querformat
Endformat: 297 x 103 mm
Dateiformat: 301 x 107 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 297 mm

Dateiformat Breite 301 mm

www.printoo.de