Endformat Höhe 120 mm

Dateivorgaben Flyer Quadrat
Endformat: 120 x 120 mm
Dateiformat: 124 x 124 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Endformat Breite 120 mm

Dateiformat Breite 124 mm

www.printoo.de

Dateiformat Höhe 124 mm