Dateivorgaben
Weihnachtsbaum, gestanzt
Endformat: 91 x 105 mm
Dateiformat: 95 x 109 mm

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Stanzform