Dateivorgaben X-Banner 80 x 180 cm
sichtbarer Bereich: 800 x 1800 mm Endformat: 800 x 1800 mm Dateiformat: 820 x 1820 mm

Beschnittzugabe – 10 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 30 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Dateiformat Höhe 1820 mm

Endformat Höhe 1800 mm

Endformat Breite 800 mm

Dateiformat Breite 820 mm