Klebefläche

Dateivorgaben KeyCard Holder - Kartenhülle - Schuber
Endformat des geschlossenen Produkts: 90 x 60 mm
Endformat geöffnet: 180 x 92 mm
Unbeschnittenes Format: 184 x 96 mm

4 (Rückseite)

Beschnittzugabe – 2 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 2 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Nutung

Stanzung

1 (Vorderseite)