Dateivorgaben
Hohlkammer-Doppelplakat DIN A1
Endformat gefalzt: 594 x 841 mm
Endformat offen: 1189 x 841 mm
Dateiformat: 1199 x 851 mm

Beschnittzugabe – 5 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 5 mm an allen Seiten

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Rillung / Falzung

Optionale Bohrungen zur Befestigung
an Laternenmasten etc.

Endformat Höhe 841 mm

Dateiformat Höhe 851mm

Endformat Breite 1189 mm

Dateiformat Breite 1199 mm

www.printoo.de