Dateivorgaben
Hohlkammerplakat DIN A0
Endformat: 841 x 1189 mm
Dateiformat: 851 x 1199 mm

Beschnittzugabe – 5 mm an allen Seiten

Sicherheitsabstand – 5 mm an allen Seiten

Dateiformat Höhe 1199 mm

Schnittkante für den Endbeschnitt

Gestaltungsfläche für alle Objekte und Texte  die nicht angeschnitten werden dürfen

Optionale Bohrungen zur Befestigung
an Laternenmasten etc.

Endformat Höhe 1189 mm

Endformat Breite 841 mm

Dateiformat Breite 851mm

www.printoo.de